DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-176 MITP/16-007 SI-HEP-2016-02 arXiv:1601.02459 January 2016

QCD NLO with Powheg Matching and Top Threshold Matching in WHIZARD

J. Reuter, B. C. Nejad

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

F. Bach

European Commission, Luxembourg, Luxembourg

W. Kilian

Universität Siegen

M. Stahlhofen

PRISMA Cluster of Excellence, Institut für Kernphysik, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

C. Weiss

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Universität Siegen

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG