DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-186 IPhT-T15/174 MITP/15-088 arXiv:1510.07803 November 2015

The Three-Loop Cusp Anomalous Dimension in QCD and its Supersymmetric Extensions

A. G. Grozin

Budker Institute for Nuclear Physics, Novosibirsk, Russia and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

J. M. Henn

Institut für Physik, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz

G. P. Korchemsky

Institut de Physique Théorique, CEA Saclay, Gif-sur-Yvette, France

P. Marquard

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN