DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-187 arXiv:1510.08696 October 2015

Cancellation of Glauber Gluon Exchange in the Double Drell-Yan Process

M. Diehl, J. R. Gaunt

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

D. Ostermeier, P. Plößl, A. Schäfer

Institut für Theoretische Physik, Universität Regensburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG