DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-190 arXiv:1511.00841 November 2015

Calibration of the Top-Quark Monte-Carlo Mass

J. Kieseler, K. Lipka

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

S.-O. Moch

II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG