DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-212 ADP-15-41/T943 Edinburgh 2015/27 LTH 1065 arXiv:1511.05591 November 2015

Improved Determination of Hadron Matrix Elements Using the Variational Method

CSSM and QCDSF/UKQCD Collaboration

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG