DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-218 TCDMATH 15-11 CERN-PH-TH-2015-269 WUB/15-08 HU-EP-15/54 IFT-UAM/CSIC-15-122 arXiv:1511.05831 November 2015

A Status Update on the Determination of Λ^{Nf =3}_{MS} by the ALPHA Collaboration

ALPHA Collaboration

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN