DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-223 MITP 15-107 arXiv:1511.08210 November 2015

Potential NRQCD for Unequal Masses and the B_c Spectrum at N^3LO

C. Peset, A. Pineda

Dept. de Física and IFAE-BIST, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain

M. Stahlhofen

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and PRISMA Cluster of Excellence, Institut für Kernphysik, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG