DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-224 ADP-15-51/T953 Edingburgh 2015/32 Liverpool LTH 1071 arXiv: 1512.05745 December 2015

Determining the Scale in Lattice QCD

QCDSF-UKQCD Collaborations

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG