DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-229 arXiv:1511.06713 November 2015

Rényi Entropy and Conformal Defects

L. Bianchi

Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin and II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg

M. Meineri

Scuola Normale Superiore and INFN, Sezione di Pisa, Italy and Perimeter Institute for Theoretical Physics, Canada

R. C. Myers

Perimeter Institute for Theoretical Physics, Canada

M. Smolkin

Center for Theoretical Physics and Department of Physics, University of California, Berkeley, USA

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG