DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-245 arXiv:1512.08108 December 2015

Cool WISPs for Stellar Cooling Excesses

M. Giannotti

Physical Sciences, Barry University, Miami, USA

I. Irastorza

Departamento de Física Teórica, Universidad de Zaragoza, Spain

J. Redondo

Departamento de Física Teórica, Universidad de Zaragoza, Spain and Max-Planck-Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut), München

A. Ringwald

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG