DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-255 IFT-UAM/CSIC-15-137 arXiv:1512.06083 December 2015

A Resonance without Resonance:

Scrutinizing the Diphoton Excess at 750 GeV

J. S. Kim, K. Rolbiecki

Instituto de Física Teórica C-XVI, IFT-UAM/CSIC, Madrid, Spain

J. Reuter

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

R. Ruiz de Austri

Instituto de Física Corpuscular, IFIC-UV/CSIC, Valencia, Spain

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG