DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-003 DO-TH 16/01 arXiv:1601.01856 January 2016

A Toolbox to Solve Coupled Systems of Differential and Difference Equations

J. Ablinger, C. Schneider

RISC, Johannes Kepler Universität Linz, Austria

J. Blümlein, A. de Freitas

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN