DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-006 arXiv:1601.03748 January 2016

Four-Loop Relation between the MS and On-Shell Quark Mass

P. Marquard

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

A. V. Smirnov

Scientific Research Computing Center, Moscow State University, Russia

V. A. Smirnov

Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, Russia

M. Steinhauser

Institut für Theoretische Teilchenphysik, Karlsruhe Institut für Technologie KIT, Karlsruhe

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN