DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-011 CERN-TH-2016-016 arXiv:1601.07183 January 2016

N-Relaxion

N. Fonseca

Instituto de Física, Universidade São Paulo, Brazil and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

L. de Lima

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Instituto de Física Teórica, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brazil

C. S. Machado

Instituto de Física Teórica, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brazil and CERN, Geneva, Switzerland

R. D. Matheus

Instituto de Física Teórica, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brazil

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG