DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-016 arXiv:1601.07155 March 2016

A Multilevel Algorithm for Flow Observables in Gauge Theories

M. G. Vera

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen and Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin

S. Schaefer

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN