DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-029 arXiv:1602.06251 February 2016

Planck-Scale Gravity Test at PETRA

Letter of Intent

V. Gharibyan, K. Balewski

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG