DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-032 MITP 16-021 SI-HEP-2016-07 arXiv:1602.08035 March 2016

Top Physics in WHIZARD

J. Reuter et al.

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG