DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-033 UWTHPH 2016 MITP/16-022 LTH 1077 arXiv:1602.06270 March 2016

Automation of NLO Processes and Decays and POWHEG Matching in WHIZARD

J. Reuter et al.

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG