DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-047 arXiv:1603.04846 March 2016

Characterisation of Silicon Microstrip Detectors for the ATLAS Phase-II Upgrade with a Micro-Focused X-Ray Beam

L. Poley et al.

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG