DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-053 IFT-UAM/CSIC-16-029 CERN-TH-2016-060 TCDMATH 16-04 WUB/16-00 arXiv:1604.06193 April 2016

The Accuracy of QCD Perturbation Theory at High Energies

ALPHA Collaboration

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN