DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-055 arXiv:1603.09669 May 2016

Performance of the EUDET-Type Beam Telescopes

H. Jansen, S. Spannagel, J. Behr, J. Dreyling-Eschweiler, D. Eckstein, T. Eichhorn, I. M. Gregor, C. Muhl, H. Perrey, R. Peschke, P. Roloff, I. Rubinskiy

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

A. Bulgheroni

INFN Como, Italy

G. Claus, M. Goffe

IPHC, Strasbourg, France

E. Corrin, D. Haas, M. Winter

DPNC, University of Geneva, Switzerland

D. G. Cussans

University of Bristol, UK

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG