DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-056 SLAC-PUB-16497 LCLS-II TN-16-08 arXiv:1603.07411 March 2016

Analytical Formulas for Short Bunch Wakes in a Flat Dechirper

K. Bane, G. Stupakov

SLAC National Accelerator Laboratory, Menlo Park, USA

I. Zagorodnov

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG