DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-063 arXiv:1604.05083 April 2016

Combined Electroweak and QCD Fit to HERA Data

I. Abt

Max-Planck-Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut), München

A. M. Cooper-Sarkar, C. Gwenlan

Department of Physics, University of Oxford, UK

B. Foster

Department of Physics, University of Oxford, UK and Max-Planck-Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut), München and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

V. Myronenko, O. Turkot, K. Wichmann

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG