DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-066 MPP-2016-84 arXiv:1604.08581 April 2016

Two-Loop Master Integrals for the Mixed EW-QCD Virtual Corrections to Drell-Yan Scattering

R. Bonciani

Dipartimento di Fisica, Università di Roma and INFN, Italy

S. Di Vita

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

P. Mastrolia

Max-Planck-Institut für Physik, München and Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Padova and INFN, Italy

U. Schubert

Max-Planck-Institut für Physik, München

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG