DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16–067 CERN-TH-2016-082 LPT Orsay 16-32 arXiv:1604.06444 September 2016

On the Validity of the Effective Field Theory Approach to SM Precision Tests

R. Contino

Institute de Théorie des Phénomènes Physiques EPFL, Lausanne Switzerland and CERN, Geneva, Switzerland

A. Falkowski

Laboratoire de Physique Théorique Université de Paris-Sud, Orsay, France

F. Goertz, F. Riva

CERN, Geneva, Switzerland

C. Grojean

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG