DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-072 arXiv:1604.08583 April 2016

Enabling Technologies for Silicon Microstrip Tracking Detectors at the HL-LHC

The PETTL Collaboration

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG