DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16–078 OUTP-16-10P arXiv:1605.01946 May 2016

A Determination of m_c(m_c) from HERA Data Using a Matched Heavy-Flavor Scheme

xFitter Developers’ Team

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG