DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-081 LPNHE/2016-01 arXiv:1605.04474 May 2016

A BHLS Model Based Moment Analysis of Muon g − 2, and its Use for Lattice QCD Evaluation of α^{had}_μ

M. Benayoun, L. DelBuono

LPNHE des Universités Paris VI et Paris VII, France

P. David

LPNHE des Universités Paris VI et Paris VII, France and LIED, Université Paris-Diderot, France

F. Jegerlehner

Institut für Physik, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG