DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-082 TTP16-016 TUM-HEP-1044/16 arXiv:1605.03609 May 2016

On the Ultimate Uncertainty of the Top Quark Pole Mass

M. Beneke

Physik-Department T31, Technische Universität München, Garching

P. Marquard

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

P. Nason

INFN, Sezione di Milano Bicocca, Milan, Italy

M. Steinhauser

Institut für Theoretische Physik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN