DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-088 CERN-TH-2016-120 arXiv:1605.07192 May 2016

Underlying Event Sensitive Observables in Drell-Yan Production Using GENEVA

S. Alioli

CERN, Geneva, Switzerland

C. W. Bauer, S. Guns

Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, USA

F. J. Tackmann

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG