DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16–104 IFT-UAM/CSIC-16-053 arXiv:1606.007768 June 2016

Non-Equilibrium Random Matrix:

Transition Probabilities

F. G. Pedro

Departamento de Física Teòrica and Instituto de Física Teòrica, IFT-UAM/CSIC, Cantoblanco, Madrid, Spain

A. Westphal

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG