DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-109 arXiv:1605.04167 May 2016

Reply to “Comment on Testing Planck-Scale Gravity with Accelerators”

V. Gharibyan

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG