DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-122 CERN-TH-2016-153 arXiv:1607.02474 July 2016

Strongly Interacting Light Dark Matter

S. Bruggisser

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hambur

F. Riva, A. Urbano

CERN, Geneva, Switzerland

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG