DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-124 arXiv:1606.04898 July 2016

Dark Matter Substructure Modelling and Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array to Galactic Dark Halos

M. Hütten

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen and Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin

C. Combet, D. Maurin

LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS-IN2P3, Grenoble, France

G. Maier

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN