DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-133 CERN-TH-2016-160 IFT-UAM/CSIC-16-067 WUB/16-02 YITP-16-89 arXiv:1607.06423 July 2016

Slow Running of the Gradient Flow Coupling from 200 MeV to 4 GeV in N_f = 3 QCD

ALPHA Collaboration

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN