DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-138 arXiv:1607.07642 July 2016

Corrugated Structure Insertion for Extending the SASE Bandwidth up to 3% at the European XFEL

I. Zagorodnov, G. Feng, T. Limberg

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG