DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16–140 SI-HEP-2016-24 ZU-TH 30/16 arXiv:1609.03390 September 2016

NLO QCD Predictions for Off-Shell tt and ttH Production and Decay at a Linear Collider

B. C. Nejad, J. Reuter

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

W. Kilian

Emmy-Noether-Campus, Siegen, Germany

J. M. Lindert, S. Pozzorini

Physik-Institut, Universität Zürich, Zürich, Switzerland

C. Weiss

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Emmy-Noether-Campus, Siegen, Germany

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG