DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16–144 CERN-TH-2016-170 arXiv:1607.08432 July 2016

Interplay of Infrared Divergences and Gauge-Dependence of the Effective Potential

J. R. Espinosa

IFAE, BIST, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain and ICREA, Barcelona, Spain

M. Garny

CERN, Geneva, Switzerland

T. Konstandin

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG