DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16–150 IFT-UAM/CSIC-16-069 FTUAM-16-28 MIT-CTP 4820 UWTHPH 2016-13 arXiv:1608.01318 August 2016

Top Quark Mass Calibration for Monte Carlo Event Generators

M. Butenschoen

II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg

B. Dehnadi, M. Preisser

Fakultät für Physik, Universität Wien, Austria

A. H. Hong

Fakultät für Physik, Universität Wien, Austria and Erwin Schrödinger International Institute for Mathematical Physics, Wien, Austria

V. Mateu

Departamento de Física Teòrica and Instituto de Física Teòrica, IFT-UAM/CSIC, Cantoblanco, Madrid, Spain

I. W. Stewart

Center for Theoretical Physics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG