DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16–162 WUB/16-05 arXiv:1608.08900 August 2016

Setting the Scale for the CLS 2 + 1 Flavor Ensembles

M. Bruno

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen and Physics Department, BNL, Upton, USA

T. Korzec

Fachbereich Physik, Bergische Universität Wuppertal

S. Schaefer

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN