DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16–172 arXiv:1609.00364 September 2016

Inflation from Nilpotent Kähler Corrections

E. McDonough

Ernest Rutherford Physics Building, McGill University, Montreal, Quebec, Canada

M. Scalisi

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG