DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-174 arXiv:1704.01757 April 2017

Soft-Gluon Resolution Scale in QCD Evolution Equations

F. Hautmann

Rutherford Appleton Laboratory, Chilton, Didcot, Oxon, UK and Theoretical Physics Department, University of Oxford, UK and Elementaire Deeltjes Fysica, Universiteit Antwerpen, Belgium

H. Jung, A. Lelek, R. Z̆lebc̆ík

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

V. Radescu

CERN, Geneva, Switzerland

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG