DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16–184 IPPP/16/79 arXiv:1610.01639 October 2016

Standard Model–Axion–Seesaw–Higgs Portal Inflation.

Five Problems of Particle Physics and Cosmology Solved in One Stroke

G. Ballesteros

Institut de Physique Théorique, Université Paris Saclay, CEA, Gif-sur-Yvette, France

J. Redondo

Departamento de Física Theórica, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Spain and Max-Planck-Institut für Physik, München

A. Ringwald

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

C. Tamarit

Institute for Particle Physics Phenomenology, University of Durham, UK

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG