DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16–187 arXiv:1609.08985 September 2016

Characterization of Optical Systems for the ALPS II Experiment

A. D. Spector

Institut für Experimentalphysik, Universität Hamburg

J. H. Põld, A. Lindner

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

R. Bähre, B. Willke

Max-Planck Institute for Gravitational Physics, Hannover, Germany and Institut für Gravitationsphysik der Leibniz Universität Hannover, Hannover, Germany

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG