DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16–188 MCTP-16-23 arXiv:1610.00710 October 2016

Covariant Diagrams for One-Loop Matching

Z. Zhang

Michigan Center for Theoretical Physics (MCTP), University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG