DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16–201 arXiv:1611.00178 Novbember 2016

Double Parton Scattering for Pertubative Transverse Momenta

M. G. A. Buffing, M. Diehl

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

T. Kasemets

NIKHEF and Department of Physics and Astronomy, VU University Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG