DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-206 CPHT-RR047.112016 arXiv:1611.03798 December 2016

Effective Field Theory for Magnetic Compactifications

W. Buchmuller, M. Dierigl, J. Schweizer

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

E. Dudas

Centre de Physique Théorique, École Polytechnique, CNRS, Université Paris-Saclay, Palaiseau, France

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG