DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16–214 CERN-TH-2016-236 IFT-UAM/CSIC-16-119 WUB/16-10 arXiv:1611.05750 November 2016

The Determination of α_s by the ALPHA Collaboration

ALPHA Collaboration

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN