DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16–215 arXiv:1611.08610 November 2016

Resummation of Transverse Monumentum Distributions in Distribution Space

M. A. Ebert, F. J. Tackmann

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG