DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-216 MS-TP-16-30 arXiv:1702.00794 February 2017

Resummation Improved Rapidity Spectrum for Gluon Fusion Higgs Production

M. A. Ebert, F. J. Tackmann

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

J.K.L. Michel

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Institut für Theoretische Physik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG